\documentclass[]{jarticle}
\setlength{\textwidth}{177mm}
\setlength{\textheight}{290mm}
\setlength{\topmargin}{-20mm}
\setlength{\oddsidemargin}{-10mm}
\setlength{\evensidemargin}{-10mm}
\begin{document}

\newcommand{\表題}{ % 後で何度も使うのでここで定義しておく
%%% edit here
電力系統における過渡安定度解析のための
挟叉軌道法による安定領域算出と可視化
}


%%%%%%%%%%%%%%%%% 論文投稿票 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage\onecolumn\setlength{\parindent}{0mm}
\newcommand{\○}{\hspace{-1zw}\raisebox{-0.2zh}{\LARGE{○}}}
\thispagestyle{empty}

\begin{flushright}
\begin{tabular}{|c|}
\hline
\large\quad 寄稿受付番号 \quad \\ \hline
 \\ \hline
\end{tabular}\par
（事務局使用）
\end{flushright}

\begin{center}
{\large\bf 電気学会論文等投稿票}\par
必要事項を記入(該当項目には○を付ける)のうえ，原稿に添付して下さい。\par
(投稿時の必要書類については付表2 をご参照下さい)
\end{center}

{\bf 1. 投稿原稿の表題}\par
\smallskip
\begin{tabular}{|c|l|}
\hline
日本語 &
\begin{minipage}{0.9\textwidth}{\bf\medskip
%%% edit here
\表題
}\medskip\end{minipage}
\\ \hline
英\quad 語 &
\begin{minipage}{0.9\textwidth}{\bf\medskip
%%% edit here
Computation of the Stability Region
by the Straddle Orbit Method and the Visualization
for the Power System Transient Stability Analysis
}\medskip\end{minipage}
\\ \hline
\end{tabular}
\bigskip

{\bf 2. 上記表題を簡略化した題}\par
\centerline{\fbox{\bf
%%% edit here
挟叉軌道法による過渡安定領域算出
%%２３４５６７８９０１２３４５６７
}}
\par\smallskip
\quad この簡略化した題は，版面外の余白部に示す論文見出しに使用します。
日本語論文の場合は17 文字以内。\par
英語論文の場合は8words 以内。
\bigskip

{\bf 3. 代表投稿者の氏名，勤務先，連絡先}\par
\bigskip
\begin{tabular}{|c|p{0.9\textwidth}|}
\hline
氏\quad 名& {\bf\quad
%%% edit here
喜多 敏博
}\quad \quad {\small 印} \quad \quad
\begin{tabular}{|l|l|l|l}
会員種別 & {\bf 
%%% edit here
正員
}& 
会員番号 &{\bf 
%%% edit here
9999999
} \\
\end{tabular}\\ \hline
勤務先 & {\bf\quad
%%% edit here
熊本大学 工学部 電気システム工学科
}\quad \begin{tabular}{|l|l}
電話 & {\bf
%%% edit here
096-342-3613
} \\ \end{tabular}
\\ \hline
連絡先 & {\bf 
〒 860-8555 熊本市 黒髪 2-39-1
} \\ \hline
E-mail & {\tt 
%%% edit here
t-kita@eecs.kumamoto-u.ac.jp
}
\\ \hline
\end{tabular}
\bigskip

{\bf 4. 共著者}\par
\smallskip
共著者がある場合は，全員を下欄に記入して下さい。なお，論文等の投稿に関するすべての責任は，代表投稿者に帰属させていただきます。
\begin{center}
\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline
会員種別 & 会 員 番 号 &\quad 氏\hspace{2zw} 名 \quad \\ \hline
%%% edit here
非会員 & & 熊本 健児 \\ \hline
正員   & & 電気 太郎\\ \hline
正員   & & 学会 花子\\ \hline
 & & \\ \hline
 & & \\ \hline
\end{tabular}
\end{center}

{\bf 5. 投稿原稿の種別}\par
\begin{center}
\begin{tabular}{lp{5zw}l}
%%% edit here
1\○. 論文・Paper            & &  2. 資料・Technical Note \\
3.    研究開発レター・Letter & &  4. 誌上討論・Discussion \\
\end{tabular}
\end{center}
\bigskip

{\bf 6. 投稿原稿の専門分野}\par
\begin{center}
\begin{tabular}{lp{3zw}l}
%%% edit here
A. 基礎・材料・共通(A 分冊)       & & B\○. 電力・エネルギー(B 分冊) \\
C. 電子・情報・システム(C 分冊)   & & D.    産業応用(D 分冊) \\
E. センサ・マイクロマシン(E 分冊) & & \\
\end{tabular}
\end{center}

\begin{tabular}{|c|p{0.9\textwidth}|}
\hline
分野 & {\bf\quad
%%% edit here
b103, b105, b101
}\quad ，その他（ ）
\\ \hline
\end{tabular}\par\smallskip
〔付表1より選択して関連性の高い順に番号(a305，a303……)を記入，該当するものが無い場合にはその他に記
入して下さい〕



%%%%%%%%%%%%%%%%% 論文要旨 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage\onecolumn\setlength{\parindent}{0mm}\thispagestyle{empty}

\rule{0mm}{0.02\textheight}\par
\quad {\bf\Large 電気学会部門誌論文要旨}

\smallskip \hrule \smallskip \hrule \medskip 

表題 {\bf\quad
%%% edit here
\表題
} \hfill
受付番号\hspace{6zw}

\medskip \hrule \bigskip\bigskip

\begin{center}\fbox{\LARGE\begin{minipage}{25zw}\setlength{\baselineskip}{2zh}
%%% edit here

一機無限大母線系統の過渡安定度を
状態空間において図式的に説明する場合， 
発電機回転子の運動方程式を表す
2次元モデルを用いることが多い。
%
しかし発電機の界磁時定数が安定度に及ぼす影響は
必ずしも無視できるとは限らない。
%
本論文では、
従来の一機無限大母線系統の2次元古典モデルではなく，
より実機の特性に近い3次元モデルを用い，
過渡安定度の現象理解を深めるために
挟叉軌道法を用いて
当該モデルの過渡安定領域を
数値的に正確に求める手法を提案する。
%
挟叉軌道法とは
不安定鞍型平衡点の入集合をまたぐ２本の軌道を，
それらの解離を二分法によって防止しながら延長する方法であり，
これを電力系統モデルに適用すれば
状態空間において極めて正確に当該モデルの過渡安定領域境界を算出することが
可能となる。
得られた計算結果は三次元状態空間において可視化し，
発電機の界磁回路の動特性を考慮した場合の
過渡安定度を図式的に理解する
教育的資料となることを目指した。
また，得られた境界面を扱い易い形に近似すれば，
安定度判別にも応用可能である。
\end{minipage}}\end{center}

\bigskip
論文1 件につき本紙1 枚になるべく余白を生じないように記載し，図表は用いないで下さい。



%%%%%%%%%%%%%%%%% 著作権譲渡書 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\newpage\onecolumn\thispagestyle{empty}
\setlength{\parindent}{0mm}

\rule{0mm}{0.02\textheight}\par
\begin{center}
著作権譲渡書

\underline{\large\bf 社団法人電気学会}

\underline{\large\bf 著作権譲渡書}

（本譲渡書を論文等投稿時に提出して下さい）
\end{center}
\bigskip

投稿題目：{\bf\quad
%%% edit here
\表題
}\bigskip

著者氏名：（全員）：{\bf\quad
%%% edit here
喜多 敏博
\quad
熊本 健児
\quad
電気 太郎
\quad
学会 花子
}\bigskip

所属機関：（全部）：{\bf\quad
%%% edit here
電気大学
}\bigskip

掲載予定論文誌：{\bf\quad
%%% edit here
電力・エネルギー部門誌（Ｂ部門誌）
}\bigskip

\setlength{\parindent}{1zw}

\bigskip

著者全員は「電気学会部門誌への投稿の手引」の著作権・出版権に関する記述を理解し，以下の諸項に同意する。

\smallskip

(1)著作権の電気学会への譲渡。電子メディア化する権利，翻訳権，翻案権，二
   次的著作物の利用権を含む。

(2)投稿論文等は過去に公開されたことが無く，本質的な類似性を持つものも公
   開されたことが無く，かつ電気学会以外の出版物への公開を予定していない。

\quad \quad 注：電気学会大会論文，研究会などの本学会主催の公開技術会合で発表されたものは本項の制約とはならない。

(3)他の著作物の著作権を侵害していないこと。著作権許諾が必要な引用については無償での転載許諾を書面で得ていること。

(4)内容に本質的な貢献を行った人は全て著者に含まれていること。

(5)必要な場合には著者の所属機関のしかるべき権限を有する人の同意を得ていること。

\bigskip

なお，本書によって著作権の譲渡を行っても，以下の権利は著者の手元に残るものとする。

＊著作権以外の例えば特許権のような権利

＊著者が自分の業績をまとめる際にその一部分として使用すること

＊著者が営利を目的とせずに行う複写（例えば教育資料としての使用）

＊その他，日本の著作権法に反しない利用

\bigskip

\begin{center}
\begin{tabular}{lll}
 & & \\
著者名：& {\bf\quad
%%% edit here
喜多 敏博
}
 & 署名：\underline{\hspace{15zw}} \\
& (著者が複数の場合には代表者)\hspace{5zw} & \\
& & 日付：{\bf\underline{
%%% edit here
\today
}}\\
\end{tabular}
\end{center}

\bigskip

\begin{center}
(以下は著者の所属機関で，著作権譲渡に責任者の承認が必要な場合に使用して下さい)
\end{center}

\begin{center}
\begin{tabular}{lll}
 & & \\
責任者名：& {\bf\quad
%%% edit here
% 大学 太郎
}
 & 署名：\underline{\hspace{12zw}} \\
& (署名した著者の所属機関の責任者名)\hspace{3zw} & \\
&& \\
役職：&  {\bf\quad
%%% edit here
% 学長
}& 日付：{\bf\underline{%
%%% edit here
\hspace{12zw} %\today
}}\\
\end{tabular}
\end{center}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\end{document}
